Quintiq file version 2.0
#parent: gpCleanUp/cbCleanUpEnabled
Response OnChange () id:Response_gpCleanUp_cbCleanUpEnabled_OnChange
{
  #keys: '[146874.1.152758921]'
  Body:
  [*
    Dialog.EnableDisableCleanup();
    
    // Changes to 24 hours if is checked
    if ( this.Checked() )
    {
      dsCleanUpFrequency.Duration( Duration::Hours( 24 ) );
    }
    else
    {
      dsCleanUpFrequency.Duration( Duration::Zero() );
    }
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CheckBox_OnChange'
}
