Quintiq file version 2.0
Component ListCapacityAllocationResults
{
  #keys: '[414702.0.338762075]'
  BaseType: 'WebList'
  Children:
  [
    Component DataExtractorCapacityAllocationResults
    {
      #keys: '[414702.0.338762076]'
      BaseType: 'WebDataExtractor'
      Properties:
      [
        DataType: 'GlobalOTDTable'
        Source: 'GlobalOTDTable'
        Taborder: 0
        Transformation: 'CapacityAllocationResults'
      ]
    }
    #child: listActionBarPageCapacityAllocationResults
    Component DataSetLevelCapacityAllocationResults
    {
      #keys: '[414702.0.338762081]'
      BaseType: 'WebDataSetLevel'
      Children:
      [
        #child: listContextMenuCapacityAllocationResults
      ]
      Properties:
      [
        Columns: '[{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"VersionNumber","title":"VersionNumber","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"VersionNumber"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"PanelMeasurementUnit","title":"PanelMeasurementUnit","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"PanelMeasurementUnit"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"PanelMaterialCode","title":"PanelMaterialCode","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"PanelMaterialCode"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"NumberOfPanels","title":"NumberOfPanels","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"NumberOfPanels"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"PanelMeasurementUnit","title":"PanelMeasurementUnit","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"PanelMeasurementUnit"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"ModuleMaterialCode","title":"ModuleMaterialCode","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"ModuleMaterialCode"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"NumberOfModules","title":"NumberOfModules","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"NumberOfModules"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"ModuleMeasurementUnit","title":"ModuleMeasurementUnit","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"ModuleMeasurementUnit"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"ModuleMeasurementUnit","title":"ModuleMeasurementUnit","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"ModuleMeasurementUnit"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"Division","title":"Division","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"Division"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"RequirementDate","title":"RequirementDate","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"RequirementDate"}}]'
        ContextMenu: 'listContextMenuCapacityAllocationResults'
        Taborder: 2
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    Taborder: 1
  ]
}
