Quintiq file version 2.0
#parent: listContextMenuGlobalParameters/MenuInitial
Response OnClick () id:Response_listContextMenuGlobalParameters_MenuInitial_OnClick
{
  #keys: '[412960.0.376011242]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebMenu_OnClick'
  GroupServerCalls: true
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      GlobalParameters::TestForApiRequest( GlobalOTDTable );
    *]
  }
}
