Quintiq file version 2.0
#root
#parent: KpiTrackerWeb
OrphanComponent FormKpiQueryCompare
{
  #keys: '[146874.0.1482341254]'
  Accessibility: 'Extensible'
  BaseType: 'WebForm'
  Children:
  [
    #child: PanelKpiQueryCompare
    Component DataHolderSeriesSelection id:DataHolderSeriesSelection_778
    {
      #keys: '[146874.0.1482342054]'
      BaseType: 'WebDataHolder'
      Databinding: 'KpiLabel'
      Properties:
      [
        Taborder: 1
      ]
    }
    Component DataHolderLabelFilters
    {
      #keys: '[146874.0.1482342078]'
      BaseType: 'WebDataHolder'
      Databinding: 'structured[KpiLabelValue]*'
      Properties:
      [
        Taborder: 2
      ]
    }
    Component DataHolderMetaDatas
    {
      #keys: '[146874.0.1482342169]'
      BaseType: 'WebDataHolder'
      Databinding: 'structured[KpiMetaData]*'
      Properties:
      [
        Taborder: 3
      ]
    }
    Component DataHolderTimeType
    {
      #keys: '[146874.0.1482342189]'
      BaseType: 'WebDataHolder'
      Databinding: 'String'
      Properties:
      [
        Taborder: 4
      ]
    }
    Component DataHolderCompareLabels
    {
      #keys: '[146874.0.1482342531]'
      BaseType: 'WebDataHolder'
      Databinding: 'structured[KpiLabelValue]*'
      Properties:
      [
        Taborder: 5
      ]
    }
    Component DataHolderSnapshotData
    {
      #keys: '[146874.0.1482342639]'
      BaseType: 'WebDataHolder'
      Databinding: 'shadow[KpiSnapshotSetData]*'
      Properties:
      [
        Taborder: 6
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    Image: 'SCALES'
    MinimumColumns: 90
    MinimumRows: 50
    Padding: 'false'
    Title: 'KPI compare views'
  ]
}
