Quintiq file version 2.0
#parent: ListRunSequenceElement
Response OnDropEmpty (
  structured[LibOpt_BT_TrackingTableCellContainer] information
) id:Response_ListRunSequenceElement_OnDropEmpty
{
  #keys: '[144996.0.1043911594]'
  Body:
  [*
    // Add table elements to run sequence (drop on empty)
    sequence := LibOpt_BT_BenchmarkTrackingDataset.RunSequence();
    LibOpt_BT_RunSequenceElement::Create( sequence, information, sequence.Last() )
    sequence.NotifyNewElements();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_List_OnDropEmpty'
  GroupServerCalls: true
}
