Quintiq file version 2.0
#parent: pnlNotRecurring/vhDuration
Response OnValueChanged () id:Response_pnlNotRecurring_vhDuration_OnValueChanged
{
  #keys: '[131094.0.1376866977]'
  Body:
  [*
    Dialog.ShowDuration( this.Data() );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_ValueHolder_OnValueChanged'
}
