Quintiq file version 2.0
#parent: DataHolderKPIDefinition
Response OnDataChanged () id:Response_FormCellResultBase_DataHolderKPIDefinition_OnDataChanged
{
  #keys: '[139544.1.1232901431]'
  Body:
  [*
    Form.UpdateValues();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIComponent_OnDataChanged'
}
