Quintiq file version 2.0
#parent: gpRecord/dsRecordFrequency
Response OnChanged () id:Response_gpRecord_dsRecordFrequency_OnChanged
{
  #keys: '[146874.1.1197078779]'
  Body:
  [*
    // Alert user that record frequency has been changed but not applied (saved) yet.
    imgWarning.Visible( vhRecordFrequency.Data() <> dsRecordFrequency.Duration() );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIDurationSelector_OnChanged'
}
