Quintiq file version 2.0
#parent: gpRecord/vhRecordFrequency
Response OnValueChanged () id:Response_gpRecord_vhRecordFrequency_OnValueChanged
{
  #keys: '[146874.1.1306899059]'
  Body:
  [*
    // Hide warning image alert after user has applied the changes
    // vhRecordFrequency is needed so that when RecordFrequency attribute is updated, this event is fired so we can hide the warning image.
    imgWarning.Visible( vhRecordFrequency.Data() <> dsRecordFrequency.Duration() );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_ValueHolder_OnValueChanged'
}
