Quintiq file version 2.0
#parent: Panel261/btn_Cancel_FAAC
Response OnClick () id:Response_Panel261_btn_Cancel_FAAC_OnClick
{
  #keys: '[414724.0.90212874]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebButton_OnClick'
  GroupServerCalls: true
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      FrmAuthorizeAndCountersign.Close();
    *]
  }
}
