Quintiq file version 2.0
#parent: CheckBoxIsAutoCleanupRunsOnRunAge
Response OnChange () id:Response_LibOpt_DialogAutoCleanup_CheckBoxIsAutoCleanupRunsOnRunAge_OnChange
{
  #keys: '[144996.0.1719792271]'
  Body:
  [*
    GUIDurationSelectorMaxRunAge.Enabled( this.Checked() );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CheckBox_OnChange'
}
