Quintiq file version 2.0
#parent: PanelInitChoice/ButtonSkip726
Response OnClick () id:Response_PanelInitChoice_ButtonSkip726_OnClick
{
  #keys: '[118298.2.2050234596]'
  Body:
  [*
    DataHolderCurrentInitChoice.Data().GotoNext( false, true );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    feedback := "This is the last step";
    return guard( not DataHolderCurrentInitChoice.Data().IsLastStep(), false );
  *]
}
