Quintiq file version 2.0
Component PanelInterfaceOption1
{
  #keys: '[414702.0.459752107]'
  BaseType: 'WebPanel'
  Children:
  [
    Component CheckboxCustomOrder
    {
      #keys: '[414702.0.459786494]'
      BaseType: 'WebCheckbox'
      Properties:
      [
        Label: 'CustomOrder'
        Taborder: 0
      ]
    }
    Component CheckboxForecast
    {
      #keys: '[414702.0.459501981]'
      BaseType: 'WebCheckbox'
      Properties:
      [
        Label: 'Forecast'
        Taborder: 1
      ]
    }
    Component CheckboxUnitOfMeasure_MP
    {
      #keys: '[414702.0.500042972]'
      BaseType: 'WebCheckbox'
      Properties:
      [
        Label: 'UnitOfMeasure_MP'
        Taborder: 2
      ]
    }
    Component CheckboxSalesSegment_MP
    {
      #keys: '[414702.0.498882706]'
      BaseType: 'WebCheckbox'
      Properties:
      [
        Label: 'SalesSegment_MP'
        Taborder: 3
      ]
    }
    Component CheckboxProduct_MP
    {
      #keys: '[414702.0.500281942]'
      BaseType: 'WebCheckbox'
      Properties:
      [
        Label: 'Product_MP'
        Taborder: 4
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    FixedSize: true
    Orientation: 'horizontal'
    Taborder: 0
  ]
}
