Quintiq file version 2.0
#parent: List832
Response OnSelectionChanged (
  Product_MP selection
) id:Response_List832_OnSelectionChanged
{
  #keys: '[414724.0.113297034]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebList_OnSelectionChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      SelectItem :=  select( MacroPlan,H_MessagePassing,Obj,Obj.FKey()="FrmMaterial" and Obj.ItemKey()="ListSelect");
      if( isnull( SelectItem))
      {
         MacroPlan.H_MessagePassing(relnew,FKey :="FrmMaterial",ItemKey := "ListSelect",Value := "");
      }
      SelectItem.Value(lb_SUK_FM.Text()+";"+ selection.ID() +";"+selection.UnitOfMeasureName()+";");
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
